% Tento soubor nahraďte vlastním souborem s obsahem práce.
%=========================================================================
% Autoři: Michal Bidlo, Bohuslav Křena, Jaroslav Dytrych, Petr Veigend a Adam Herout 2019

% Pro kompilaci po částech (viz projekt.tex), nutno odkomentovat a upravit
%\documentclass[../projekt.tex]{subfiles}
%\begin{document}

\chapter{Úvod}
\label{uvod}

Snímání a zpracování otisků prstu patří mezi nejvýznamější části moderní biometrie. 
Využíváno je v mnoha oborech, zejména však v kriminalistice.
Tato práce se věnuje zpracování snímku otisku prstu, který může být pořízen různými způsoby, 
jeho následnou úpravou, převodem na 3D model, který lze následně vytisknout na 3D tiskárně.

V kapitole druhé se nachází shrnutí dosavadních poznatků o otiscích prstů, historii a technologiích snímání a jejich falzifikaci.

V kapitole třetí jsou navrhnuty aplikace a knihovna filtrů, které umožní upravovat nasnímaný otisk, stanoveny jejich požadavky a specifikace.

V kapitole čtvrté je popsána implementace této aplikace a související knihovny, jejich testování a zhodnocení.

V kapitole páté jsou převedené modely otisků vytištěny na 3D tiskárně, otestovány na různých typech senzorů a zhodnoceny.
Jsou zde také navržena vylepšení aplikace.


\chapter{Ohlédnutí za existujícími způsoby tvorby falzifikátů.}
\label{teorie}

\section{Otisky prstů}

    Použití identifikace člověka pomocí otisků jeho prstů je možné vysledovat skrze historii lidstva.
    Nejstarší známé použití otisků prstů k identifikaci jedince je přisouzeno Babyloňanům v období kolem roku 1800 př. n. l.
    Ti používali otisky prstů k identifikaci zatčených lidí. 
    Ve starověké Číně, během vlády dynastie Qin, se otisky prstů používaly ke zjišťování totožnosti lidí \cite{Qinghai-Gao-2014}.

\section{Snímání otisků prstu}

    \blindtext[1]

\subsection{Neelektronické metody snímání otisků prstu}

    \blindtext[1]

\subsubsection{Odebírání otisků prstů na papír}

    \blindtext[1]

\subsection{Snímače otisků prstu}

    \blindtext[1]

\subsubsection{Optický snímač otisku prstu}

    \blindtext[1]

\subsubsection{Kapacitní snímač otisku prstu}

    \blindtext[1]

\subsubsection{Termální snímač otisku prstu}

    \blindtext[1]

\subsubsection{Ultrazvukový snímač otisku prstu}

    \blindtext[1]


\chapter{Návrh aplikace převádějící nasnímaný otisk na 3D model.}
\label{navrh}

\section{Návrh aplikace}

    \blindtext[1]

\subsection{Základní postup při práci s aplikací pro převod otisků prstu}

    \blindtext[1]

\subsection{Návrhy na rozšíření aplikace}

    \blindtext[1]

\section{Návrh knihovny filtrů}

    \blindtext[1]

\subsection{Dostupné python moduly s implementovanými obrazovými filtry}

    \blindtext[1]

\subsection{Modul openCV}

    \blindtext[1]


\chapter{Implementace aplikace pro převod snímku otisku prstu na 3D model}
\label{implementace}

\section{Implementace aplikace}

    \blindtext[1]

\subsection{Dokumentace k aplikaci}

    \blindtext[1]

\section{Implementace knihovny filtrů}

    \blindtext[1]

\subsection{Dokumentace ke knihovně filtrů}

    \blindtext[1]


\chapter{Tisknutí hotových modelů na 3D tiskárně}
\label{implementace}

\section{Úvod k 3D tisku}

    \blindtext[1]

\section{Práce s MSLA tiskárnou}

    \blindtext[1]

\subsection{Zhodnocení vytisknutých otisků}

    \blindtext[1]

\section{Testování vytisknutých otisků na různých typech senzorů}

    \blindtext[1]

\subsection{Testování vytisknutých otisků na optickém senzoru}

    \blindtext[1]

\subsection{Testování vytisknutých otisků na kapacitním senzoru}

    \blindtext[1]

\subsection{Testování vytisknutých otisků na termálním senzoru}

    \blindtext[1]

\subsection{Testování vytisknutých otisků na ultrazvukovém senzoru}

    \blindtext[1]


\chapter{Závěr}
\label{zaver}

    \blindtext[2]

%===============================================================================

% Pro kompilaci po částech (viz projekt.tex) nutno odkomentovat
%\end{document}
